0 100 200 300 400 500

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Voltage drop (V)

Accumulated dose (kRad)

SVD1.4 TIT calibration 2001/09/07 dose = 53.031 V + 16.712 V^2 SVD1.4 TIT calibration 2002/03/14 dose = 62.6233 V + 19.6514 V^2 Average dose = 57.8271 V + 18.1817 V^2

Accumulated dose corrected using measured value Annealing effects taken into account

UH 1999 calibration dose = 13.66V+15.59V^2-1.985V^3+0.14376V^4