2003/04/23 21.31 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Voltage drop (V)

Accumulated dose (kRad)

SVD2.0 TIT Offline (1.6 kRad/h) Dose = 94.4218 V + 0.152701 V^4 0 k1 died 1 k1 2 k2 3 k2 no connection

circles: calc. dose triangles: measured dose